בדיקת עברית
Author: Unknown
Date: 0101-01-01T00:00:00+00:00

כותרת

ויקיפדיה היא אנציקלופדיית אינטרנט רב לשונית חופשית שמופעלת על ידי קרן ויקימדיה. הכול יכולים לערוך בה והכול יכולים להשתמש בכתוב בה ולכל מטרה, על פי רישיון GNU FDL ורישיון של Creative Commons מסוג cc-by-sa, רישיון תוכן חופשי. משמעות הדבר היא שכל אחד יכול להעתיק מידע מוויקיפדיה, כל עוד ייחס את הערך המועתק לכותביו.

אף שוויקיפדיה פתוחה לכל כותב, מטרתה היא להיצמד לסטנדרטים מחמירים של אמינות, נייטרליות ורהיטות לשונית. מספר רב של גולשים מבקרים את אשר כתוב בה, משנים או מעירים. גם אתם - אם איתרתם מקום שבו לדעתכם אין ויקיפדיה עומדת בסטנדרטים הראויים, אנא שפרו אותה למען כולנו!

טקסט מודגש: טקסט מודגש
טקסט נטוי: טקסט נטוי
טקסט מודגש ונטוי: טקסט מודגש ונטוי